en	access.denied
el	Η πρόσβαση απορρίφθηκε

en	stacktrace
el	Το πρόβλημα προέκυψε εδώ

en	http_error.title
el	Σφάλμα

en	http_error.description
el	Υπάρχει κάποιο λάθος

en	http_error.suggestion
el	Παρουσιάστηκε ένα κρίσιμο σφάλμα, παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά. Ενδέχεται να έχετε βρει πρόβλημα στο λογισμικό, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας εάν το πρόβλημα παραμένει.

en	http_error_404.description
el	Η σελίδα δεν βρέθηκε

en	http_error_404.suggestion
el	Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της σελίδας που αναζητούσατε. Επιστρέψτε στον συνοπτικό πίνακα και ξανά-εκκινήσετε.

en	http_error_403.description
el	Σελίδα με περιορισμένη πρόσβαση

en	http_error_403.suggestion
el	Λυπούμαστε αλλά δεν έχετε, επαρκή δικαιώματα για να δείτε αυτήν τη σελίδα. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας εάν πιστεύετε ότι πρόκειται για σφάλμα.