en	access.denied
fr	Accès refusé

en	stacktrace
fr	Le problème est survenu ici

en	http_error.title
fr	Erreur

en	http_error.description
fr	Une erreur s'est produite

en	http_error.suggestion
fr	Une erreur inattendue s'est produite, veuillez réessayer. Vous avez peut-être rencontré sur un problème logiciel, merci de contacter votre administrateur si le problème persiste.

en	http_error_404.description
fr	Page introuvable

en	http_error_404.suggestion
fr	Nous n'avons pas trouvé la page que vous cherchiez. En attendant, vous pouvez retourner à votre tableau de bord et reprendre.

en	http_error_403.description
fr	L'accès à cette page est restreint

en	http_error_403.suggestion
fr	Désolé, mais vous n'avez pas les autorisations suffisantes pour voir cette page. Si vous pensez qu'il s'agit d'une anomalie, veuillez contacter votre administrateur.