en	access.denied
it	Accesso rifiutato

en	stacktrace
it	Controlla il problema

en	http_error.title
it	Errore

en	http_error.description
it	Errore imprevisto

en	http_error.suggestion
it	Errore imprevisto, riprova per favore. Se il problema persiste, contatta per favore l'amministratore.

en	http_error_404.description
it	Pagina non trovata

en	http_error_404.suggestion
it	La pagina che cerchi non é stata trovata. Ricomincia dalla Dashboard.

en	http_error_403.description
it	Pagina con restrizione all'accesso

en	http_error_403.suggestion
it	Non hai i permessi per vedere questa pagina. Contatta l'amministratore se pensi che questo sia un problema.