en	access.denied
ja	アクセスが拒否されました

en	stacktrace
ja	ここで問題が発生しました

en	http_error.title
ja	エラー

en	http_error.description
ja	エラーが発生しました。

en	http_error.suggestion
ja	予期せぬエラーが発生しました。再試行してください。 バグが存在する可能性があります。 もし再試行しても問題が残るようでしたら、サーバーの管理者に連絡してください。

en	http_error_404.description
ja	ページが見付かりませんでした。

en	http_error_404.suggestion
ja	お探しのページを見付けることができませんでした。 しばらくしてから、ダッシュボードからやり直してください。

en	http_error_403.description
ja	このページへのアクセスは制限されています。

en	http_error_403.suggestion
ja	残念ながら、あなたはこのページを表示するのに十分な権限をお持ちではありません。 もしもエラーの可能性があるようでしたら、サーバーの管理者に連絡してください。