en	access.denied
pl	Dostęp zabroniony

en	stacktrace
pl	Problem wystąpił tutaj

en	http_error.title
pl	Bład

en	http_error.description
pl	Coś poszło nie tak

en	http_error.suggestion
pl	Wystapił bład krytyczny , porsze spróbuj ponownie. Jeżeli znalazłeś błąd w oprogramowaniu, proszę skontaktuj sie z administratorem gdy bład się powtórzy.

en	http_error_404.description
pl	Strona nnie znaleziona

en	http_error_404.suggestion
pl	Nie mogliśmy odnależć strony której szukałeś. Proszę powrócić do swojego pulpitu i spróbować jeszcze raz.

en	http_error_403.description
pl	Strona jest zastrzeżona

en	http_error_403.suggestion
pl	Przepraszmy ale nie masz wystarczających uprawnień aby oglądać tą stronę. Proszę zwrócić się do administratora jezeli sądzisz że powinieneś miec takie uprawnienia.