en	access.denied
tr	Erişim engellendi

en	stacktrace
tr	Burada bir problem oluştu

en	http_error.title
tr	Hata

en	http_error.description
tr	Ups! Bir hata oluştu

en	http_error.suggestion
tr	Beklenmeyen bir hata oluştu, tekrar deneyin. Bir hata bulmuş olabilirsiniz, tekrar denediğiniz hata devam ederse yöneticiyle iletişime geçiniz.

en	http_error_404.description
tr	Sayfa bulunamadı

en	http_error_404.suggestion
tr	Erişmeye çalıştığınız sayfayı bulamadık. Bu arada, kontrol panelinize geri dönüp tekrar başlayabilirsiniz.

en	http_error_403.description
tr	Bu sayfaya erişim kısıtlı

en	http_error_403.suggestion
tr	Özür dileriz, bu sayfayı görmeye izniniz yok. Hata olduğunu düşünüyorsanız yöneticiyle iletişime geçiniz.